; mfc_test.def : Declares the module parameters.

EXPORTS
	DllCanUnloadNow	     PRIVATE
	DllGetClassObject    PRIVATE
	DllRegisterServer    PRIVATE
	DllUnregisterServer  PRIVATE
	DumpIDL		     PRIVATE
